凯时尊龙

常用链接

  1. 线上效劳大厅
  2. VPN系统
  3. 统一认证
  4. 财务系统
  5. 学生接诉即办平台
  6. 线下效劳大厅
  7. 邮件系统
  8. OA系统
  9. 在线教学平台
  10. 校园卡效劳
  12. 凯时尊龙云盘
  13. 场馆预约
  14. 招标宣布
  15. 视觉识别系统

机构效劳

  1. 院系设置
  2. 党政效劳

移动端app下载

给细管“贴膜”——细管内壁涂层手艺的刷新

2018-02-28

导语:

北京时间2017年10月,第14届“等离子基离子注入和沉积手艺国际学术聚会”(the 14th International Conference on Plasma Based Ion Implantation & Deposition PBII&D 2017)在上海召开,时代我;倒こ碳白远г豪盍鹾辖淌谕哦硬┦垦芯可硪诘难趼畚娜倩褡罴颜拱褰保ā癇est Poster Award”)。该项效果中首次提出了EGD-PIII&D管内等离子体放电历程中的自增强等离子体放电效应,并研究了该效应的控制纪律,获得了PBII&D2017组织委员会、与会海内外专家的高度评价。

 

科研配景:现有手艺的局限

低温等离子体外貌改性,是一种融合了物理、化学等交织学科知识的前沿手艺。现在,这一手艺已经普遍地应用于医药学、情形科学、轻工纺织等领域,但其在管状工件内壁应用时仍保存着重阵势限:关于内径较小且长径较量大的管状工件来说,外部等离子体难以进入管状工件内部,等离子体在其内部也难以爆发。

然而,管状工件作为机械化工、生物医药等领域产品的要害部分,其性能极洪流平上影响着产品的功效施展。以人造血管为例,现在天下上虽然保存内径小于3mm的人造血管,但因其使用寿命过短,应用效果通常不尽如人意。因此,对管道内壁举行涂层或改性,以延伸管道的使用年限、拓宽应用领域,成为了该领域研究者所配合体贴的问题。

人造血管模子

 

科研效果:制造武艺的刷新

EGD-PIII&D装置是许亿博士导师李刘合教授的专利,一次无意的时机,许博士发明使用装置点状阳极和大面积阴极靶的奇异设计,可以在实验中制造出足够数目和能量的二次电子。这一征象引发许亿博士遐想到,它能够作为管内等离子体的爆发和维持的荷能粒子源;诖,许亿博士首次提出将电子聚焦电场增强等离子体基离子注入/沉积(EGD-PIII&D)手艺应用于管内等离子体的爆发,破解了内径较小且长径较量大的管状工件内离子体难以爆发的问题,因而获得了“等离子体基离子注入及沉积”领域最高水平国际聚会PBII&D的高度认可。

EGD-PIII&D 装置示意图

管内壁DLC薄膜沉积历程中自增强等离子体放电效应主要历程

许亿博士的研究,现在已希望至能够使用EGD-PIII&D手艺,在内径细至0.8mm、长凌驾100mm的石英毛细管的内壁沉积了DLC薄膜,并将该手艺拓展至螺旋管、C形管等异形管内壁薄膜的沉积。别的,许亿博士针对管内壁DLC薄膜沉积历程中初始阶段注入电流快速增添的征象,研究了管内壁质料对等离子体放电的影响,展现了自增强等离子体放电效应,又对管内壁涂层不匀称的问题设计了多项试验,最终掌握了管内壁DLC薄膜沉积历程中气体流量和电压巨细对薄膜匀称性的影响纪律。

直管和异型石英管内壁沉积DLC薄膜前后比照图

 

科研心得:积累+细节=乐成

在谈及自己乐成的背后,许亿博士最大的感悟,就是科研职员应当尽可能富厚自己的知识储备。研究者必需要去阅读大宗的文献,熟悉所在领域海内外前沿,才华一方面阻止重复他人已经实践的事情,提升研究的回报率;另一方面,从他人的效果中一直罗致灵感,可以启发自己探索出解决问题的新思绪。

在研究电子聚焦电场增强等离子体离子注入且沉积问题的同时,许亿博士还举行过质点网格法/蒙特卡洛算法(PIC/MC)及高能脉冲磁控溅射手艺(HiPIMS)等偏向的研究,并揭晓过3篇SCI-Q1区论文、1篇EI论文。对此,许亿博士体现,科研中应当不放过任何细节之处,只有掌握住每一次实验所带来的机缘,一直深入、融汇意会,才华够实现事半功倍的效果。

许亿博士

结语:

新的手艺和要领往往能带来一系列产品的刷新,许亿博士关于毛细管内壁涂层要领的改良,关于机械化工、生物医药等领域都将爆发一定影响。虽然已经在国际聚会上崭露头角,但许亿博士的科研之路却绝不会止步。在凯时尊龙建设天下一流大学的征程中,我们也期待有更多立异人才的涌现。

 

策划/文案:张金星、李培源

设计:杨彦卓 手艺:曹嘉辉 英文编辑:李明珠

鸣谢:机械工程及自动化学院、许亿博士

编审:凯时尊龙门户网站总编总监事情室

投稿:geoos@buaa.edu.cn



审核:审核人参数设置未翻开 编辑:曹嘉辉

最近新闻




【网站地图】【sitemap】